万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州住房公积金管理中心巴东县办事处业务大厅装饰工程 评标结果公示

招标编号:ESTXZB2016-077
  • 2016-11-18
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  招标编号:ESTXZB2016-077

  一、招标概况

  建设地点:巴东县办事处业务大厅内;;; ;;;;;建设规模:建筑面积约806.81平方米;;; ;;;;;工期:约80日历天;;; ;;;;;招标范围:工程量清单全部内容;;; ;;;;;招标控制价上限:81.748825万元。。。。。 。。。

  恩施州住房公积金管理中心巴东县办事处业务大厅装饰工程于2016年10月24日至2016年10月31日在恩施州公共资源交易中心发布招标公告。。。。。 。。。2016年11月18日在恩施州公共资源交易中心开标厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标, , , ,,,,,并于2016年11月18日完成评标工作。。。。。 。。。根据评标委员会提交的评标报告, , , ,,,,,恩施州住房公积金管理中心已经确认评标结果, , , ,,,,,现进行评标结果公示。。。。。 。。。

  二、评标结果

恩施州住房公积金管理中心巴东县办事处业务大厅装饰工程

名次

第一名

第二名

中标候选人名称

湖北容大装饰工程有限责任公司

恩施今天建设工程有限责任公司

投标报价(万元)

75.24251

75.371048

质量目标(如有)

合格

合格

工期(日历天)

80

80

投标人资质证书(如有)

投标人安全生产

许可证(如有)

拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有)

项目经理:刘 林

执业资格:二级建造师

专业:建筑

注册编号:鄂242000800445

项目经理:谭孙俊

执业资格:二级建造师

专业:建筑

注册编号:鄂242000803610

类似项目业绩信息

咸丰支行办公楼及临时办公点室内装修工程

恩施州招商引资调度平台服务中心室内装修工程

获奖信息

/

/

其它

/

/

  三、公示时间:公示期为2016年11月18日16:00时至2016年11月23日17:30时(北京时间)。。。。。 。。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, , , ,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出, , , ,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。。。 。。。作出答复前, , , ,,,,,将暂停招标投标活动。。。。。 。。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, , , ,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书, , , ,,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。。。 。。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:恩施州住房公积金管理中心

  地 址:东风大道248号

  联 系 人:徐 鹏

  电 话:18672080122

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地 址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联 系 人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.主管部门:恩施州住房公积金管理中心

  地址:东风大道248号

  联系人:何义万

  联系电话:0718-8243333

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地 址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联 系 人:周斌

  电话(传真):0718-8243811

招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2016年11月18日

【网站地图】【sitemap】