万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

湖北中烟恩施卷烟厂除尘电机改造项目评标结果公示

编号:ESTXZB2016- 081
  • 2016-11-08
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况:

  招标内容:根据烟草行业能管、环保及安全标准化规范要求,,,,,,恩施卷烟厂对除尘设备系统进行改造,,,,,,更换风机电机19台,,,,,,排灰电机5台。。。。。。要求所换电机满足节能环保要求,,,,,,防护等级为IP55或高于IP55,,,,,,中标方负责采购、拆装、优化控制程序、设备系统调试、交验、操作培训及技术资料交接,,,,,,对原旧电机进行回收处理,其费用冲抵电机更换费用,此项目属交钥匙工程;;;;;;;质保期限:2年;;;;;;;招标控制价:64.8683万元。。。。。。

  湖北中烟恩施卷烟厂除尘电机改造项目2016 年10月11日在恩施州公共资源交易信息网上发布招标公告。。。。。。2016年 11月8日在恩施州公共资源交易中心开标大厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标,,,,,,并于 2016 年 11月 8日完成评标工作。。。。。。根据评标委员会提交的评标报告,,,,,,湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂已经确认评标结果,,,,,,现进行评标结果公示。。。。。。

  二、评标结果

湖北中烟恩施卷烟厂除尘电机改造项目

名次

第一名

第二名

第三名

中标候选人名称

武汉市雷尔诺物资有限公司

洪湖市中瑞机械制造有限公司

新郑市金圣烟机配件有限公司

投标报价(万元)

56.3807

62.9

64.375

质保期

3

3

2

改造时间

按合同约定

现场改造时间20天

2016年10月至2016年11月

其它

/

/

/

  三、公示时间:公示期为2016 年 11月8日17:00时至2016年11 月14日17:30 时(北京时间)。。。。。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。。。。作出答复前,,,,,,将暂停招标投标活动。。。。。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,,,,,,向主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。。。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人: 周先生

  电话(传真):0718-8274986

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联系人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.主管部门:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂纪检监察科

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人:陈先生

  电 话:0718-8270003

  传 真:0718-8412678

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联系人:周斌

  电话(传真):0718-8243633

【网站地图】【sitemap】