万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

湖北中烟恩施卷烟厂包装机组增设大条包装质量在线检测系统改造项目评标结果公示

招标编号:ESTXZB2016-072
  • 2016-10-20
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况:

  招标内容:包装机组增设大条包装质量在线检测系统改造(改造数量暂定一套);;;;;;;服务期限:3年(合同每年签订一次,,,,,,,,合同期届满,,,,,,,,经采购人综合评价合格,,,,,,,,双方在同意不改变合同主要内容的情况下,,,,,,,,可以续签一年的合同);;;;;;;采购预算:36.5万元/套(此预算为最高限价,,,,,,,,凡是报价超过此预算投标无效)。。。。。。

  湖北中烟恩施卷烟厂包装机组增设大条包装质量在线检测系统改造项目2016 年9月21日在恩施州公共资源交易信息网上发布招标公告。。。。。。2016年 10月18日在恩施州公共资源交易中心开标大厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标,,,,,,,,并于 2016 年 10月 18日完成评标工作。。。。。。根据评标委员会提交的评标报告,,,,,,,,湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂已经确认评标结果,,,,,,,,现进行评标结果公示。。。。。。

  二、评标结果

湖北中烟恩施卷烟厂包装机组增设大条包装质量在线检测系统改造项目

名次

第一名

第二名

第三名

中标候选人名称

深圳市联君科技股份有限公司

南京大树智能科技股份有限公司

南京文采科技有限责任公司

投标报价(万元/套)

30.58

33.65

28.9

质保期

2

2

2

安装调试时间

2

1

1天/台

其它

/

/

/

  三、公示时间:公示期为2016 年 10月19日 16:30时至 2016年10 月24日 17:30 时(北京时间)。。。。。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,,,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。。。。作出答复前,,,,,,,,将暂停招标投标活动。。。。。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,,,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,,,,,,,,向主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。。。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人: 易先生

  电话(传真):0718-8274986

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联系人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.主管部门:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂纪检监察科

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人:陈先生

  电 话:0718-8270003

  传 真:0718-8412678

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联系人:周斌

  电话(传真):0718-8243633

招标代理机构(盖章):恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

二0一六年十月十九日

【网站地图】【sitemap】