万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

湖北中烟恩施卷烟厂小包分离装置改造项目 评标结果公示

招标编号:ESTXZB2016-076
  • 2016-10-20
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况:

  招标内容:小包分离装置改造,,,,,,,,改造数量暂定一套;;;;; ; ; ;服务期限:3年(合同每年签订一次,,,,,,,,合同期届满,,,,,,,,经采购人综合评价合格,,,,,,,,双方在同意不改变合同主要内容的情况下,,,,,,,,可以续签一年的合同);;;;; ; ; ;采购预算:4万元/套(此预算为最高限价,,,,,,,,凡是报价超过此预算投标无效)。。。。。

  湖北中烟恩施卷烟厂小包分离装置改造项目2016 年9月21日在恩施州公共资源交易信息网上发布招标公告。。。。。2016年 10月18日在恩施州公共资源交易中心开标大厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标,,,,,,,,并于 2016 年 10月 18日完成评标工作。。。。。根据评标委员会提交的评标报告,,,,,,,,湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂已经确认评标结果,,,,,,,,现进行评标结果公示。。。。。

  二、评标结果

湖北中烟恩施卷烟厂小包分离装置改造项目

名次

第一名

第二名

第三名

中标候选人名称

南京大树智能科技股份有限公司

南京文采科技有限责任公司

深圳市联君科技股份有限公司

投标报价(万元/套)

3

3.2

3.28

质保期

3

2

2

安装调试时间

1

0.5天/台

1

其它

/

/

/

  三、公示时间:公示期为2016 年 10月19日 16:30时至 2016年10 月24日 17:30 时(北京时间)。。。。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,,,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。。。作出答复前,,,,,,,,将暂停招标投标活动。。。。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,,,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,,,,,,,,向主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人: 易先生

  电话(传真):0718-8274986

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联系人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.主管部门:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂纪检监察科

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人:陈先生

  电 话:0718-8270003

  传 真:0718-8412678

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联系人:周斌

  电话(传真):0718-8243633

招标代理机构(盖章):恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

二0一六年十月十九日

【网站地图】【sitemap】