万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州卫校运动场及学生宿舍楼维修改造项目 (一标包)运动场改造评标结果公示

采购编号:ESTXZB2016-040
  • 2016-09-18
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况

  建设地点:恩施市五峰山路56号 ;;;;;;;建设规模:运动场改造,,,,,,,共4789.67㎡,,,,,,,主要内容为室外篮球场、室内篮球场、羽毛球场及附属设施改造等 ;;;;;;;工期:约60日历天 ;;;;;;;招标范围:工程量清单全部内容 ;;;;;;;招标控制价上限:2386780.99元。。 。。 。

  恩施州卫校运动场及学生宿舍楼维修改造项目(一标包)运动场改造于2016年8月16日至2016年8月22日在恩施州公共资源交易中心发布招标公告,,,,,,,2016年9月14日在恩施州公共资源交易中心开标厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标,,,,,,,并于2016年9月14日完成评标工作。。 。。 。根据评标委员会提交的评标报告,,,,,,,恩施州卫生学校已经确认评标结果,,,,,,,现进行评标结果公示。。 。。 。

  二、评标结果

恩施州卫校运动场及学生宿舍楼维修改造项目(一标包)运动场改造

名次

第一名

第二名

中标候选人名称

恩施玉锦建设工程有限公司

恩施州荣锦建设工程有限公司

投标报价(万元)

235.866112

235.866265

质量目标(如有)

合格

合格

工期(日历天)

60

60

投标人资质证书(如有)

投标人安全生产

许可证(如有)

拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有)

项目经理:黄海涛

执业资格:二级建造师

专业:市政

注册编号:鄂242131541438

项目经理:曹大为

执业资格:二级建造师

专业:市政

注册编号:鄂242121428775

类似项目业绩信息

利川市凉雾乡诸天村十组场地平整

利川市金龙北路延伸段道路及市政配套工程

获奖信息

/

/

其它

/

/

  三、公示时间:公示期为2016年9月18日16:00时至2016年9月23日17:30时(北京时间)。。 。。 。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。 。。 。作出答复前,,,,,,,将暂停招标投标活动。。 。。 。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,,,,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。 。。 。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:恩施州卫生学校

  地 址:恩施市五峰山路56号

  联 系 人:徐先生

  电话(传真):18972420383

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地 址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联 系 人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.行政主管部门:恩施州住房和城乡建设委员会

  地址:恩施市施州大道金安大厦A座8楼

  联系人:姚科长

  联系电话:0718-8463034

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地 址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联 系 人:周斌

  电话(传真):0718-8243811

招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2016年9月18日

【网站地图】【sitemap】