万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

湖北中烟恩施卷烟厂桶装饮用纯净水供应商采购项目 中标公示

招标编号:ESTXZB2016-024
  • 2016-06-29
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况:

  采购内容:供应满足厂内人员饮用的桶装纯净水,, ,,,, ,同时免费提供制热制冷饮水机及相应的配送及售后服务;;;;;;;;服务期限:本次招标有效期为三年,, ,,,, ,合同期届满,, ,,,, ,经招标人综合评价合格,, ,,,, ,在不改变合同主要内容的情况下可以续签一年合同;;;;;;;;采购预算:17万元/年(此预算为最高限价,, ,,,, ,凡是报价超过此预算投标无效)。。。。。。。

  湖北中烟恩施卷烟厂桶装饮用纯净水供应商采购项目 2016 年 5月 6日在恩施州公共资源交易信息网发布招标公告,, ,,,, ,因第一次招标失败,, ,,,, ,于 2016年 6月 2日在恩施州公共资源交易信息网发布第二次招标公告。。。。。。。2016年6月 27日在恩施州公共资源交易中心开标厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标,, ,,,, ,并于 2016 年 6月 27 日完成评标工作。。。。。。。根据评标委员会提交的评标报告,, ,,,, ,湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂已经确认评标结果,, ,,,, ,现进行评标结果公示。。。。。。。

  二、评标结果

湖北中烟恩施卷烟厂桶装饮用纯净水供应商采购项目

名次

第一名

第二名

第三名

中标候选人名称

恩施福瑞康饮业有限责任公司

利川娃哈哈饮用水有限公司

恩施市硒都山泉饮品有限公司

投标报价(元/桶)

7.3

9

8

纯净水品牌

福瑞康

娃哈哈

硒都山泉

提供饮水机品牌

美的

爱立普

王牌

提供饮水机数量(台)

105

105

105

其它

/

/

/

  三、公示时间:公示期为 2016 年6月29日10:00时至2016年7月4日 17:30 时(北京时间)。。。。。。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,, ,,,, ,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,, ,,,, ,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。。。。。作出答复前,, ,,,, ,将暂停招标投标活动。。。。。。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,, ,,,, ,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,, ,,,, ,向主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。。。。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人:冉先生

  电话(传真):0718-8270021

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联系人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.主管部门:湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂纪检监察科

  地址:恩施市金桂大道166号

  联系人:何先生

  电 话:0718-8270003

  传 真:0718-8412678

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联系人:周斌

  电话(传真):0718-8243811

招标代理机构(盖章):恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

二〇一六年六月二十八日

【网站地图】【sitemap】