万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

人保财寿险恩施州分公司办公楼电梯采购及安装工程 评标xf结果公示

招标编号:ESTXZB2016-021
  • 2016-05-13
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  招标编号:ESTXZB2016-021

  一、招标概况

  建设地点:恩施市施州大道50号; ;;;;; ;招标内容 :本项目电梯采购安装共3台, ,,,,,,载重量均为1000kg, ,,,,,,额定速度1.75m/s, ,,,,,,层站门:16/16/16 (2台并联)、16/16/16 (1台单控); ;;;;; ;乘客电梯3台, ,,,,,,楼层数按图纸, ,,,,,,其中消防梯 2 部。。。 。。 。。。工期要求:90日历天(其中供货期40天, ,,,,,,安装期50天)。。。 。。 。。。招标控制价上限:120万元。。。 。。 。。。

  人保财寿险恩施州分公司办公楼电梯采购及安装工程于 2016 年4月18日至2016 年4月25日在恩施州公共资源交易中心 发布招标公告, ,,,,,,2016年 5月 13日在恩施州公共资源交易中心开标大厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标, ,,,,,,并于 2016年 5月 13日完成评标工作。。。 。。 。。。根据评标委员会提交的评标报告, ,,,,,,人保财险恩施州分公司与人保寿险恩施中心支公司已经确认评标结果, ,,,,,,现进行评标结果公示。。。 。。 。。。

  二、评标结果

  三、公示时间:公示期为 2016年 5月 13 日17:00时至 2016年 5月 18日 17:30 时(北京时间)。。。 。。 。。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, ,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出, ,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。 。。 。。。作出答复前, ,,,,,,将暂停招标投标活动。。。 。。 。。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, ,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书, ,,,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。 。。 。。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:人保财险恩施州分公司与人保寿险恩施中心支公司

  地    址:恩施市东风大道286号

  联 系 人:余先生

  电话(传真):13329820892

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地        址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联   系   人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.行政主管部门:恩施州住房和城乡建设委员会

  地址:恩施市施州大道金安大厦8楼

  联系人:姚科长

  联系电话:0718-8463034

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地        址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联   系   人:余进

  电话(传真):0718-8243633

招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2016 年5月 13日

【网站地图】【sitemap】