万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

怡泰苑保障性住房小区(一期)建设项目前期物业管理服务 评标结果公示

招标编号:ESTXZB2015-038
  • 2015-10-28
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况

  建设地点:本项目位于恩施市旗峰坝,, ,,,,共有A、B、C、D、E、F共6栋建筑,, ,,,,总建筑面积约24万平方米,, ,,,,其中地上约20万平方米(其中商业部分面积约19000平方米),, ,,,,公租房343套,, ,,,,经济适用房772套,, ,,,,限价商品房556套,, ,,,,总计1671户,, ,,,,地面停车位约160个,, ,,,,地下停车位约900个;;;;;;;;招标内容:怡泰苑保障性住房小区(一期)建设项目前期物业管理服务。。。 。。招标控制价上限:40万元。。。 。。

  怡泰苑保障性住房小区(一期)建设项目前期物业管理服务于 2015 年9月25日至2015 年10月8日在恩施州公共资源交易中心 发布招标公告,, ,,,,2015年 10月 27日在恩施州公共资源交易中心开标大厅(恩施市施州大道58号邮政局四楼)开标,, ,,,,并于 2015年 10月 27日完成评标工作。。。 。。根据评标委员会提交的评标报告,, ,,,,恩施州州直保障性住房建设管理中心已经确认评标结果,, ,,,,现进行评标结果公示。。。 。。

  二、评标结果

  三、公示时间:公示期为 2015年 10月 28 日 11:00时至 2015年 11月 2日 17:30 时(北京时间)。。。 。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,, ,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,, ,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。 。。作出答复前,, ,,,,将暂停招标投标活动。。。 。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,, ,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,, ,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。 。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:恩施州州直保障性住房建设管理中心

  地    址:恩施市施州大道155号金安大厦A座10楼

  联 系 人:杨波

  电话(传真):0718-8463175

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地        址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联   系   人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

  3.行政主管部门:恩施市房地产管理局物业管理科

  地址:恩施市航空大道175号

  联系人:段科长

  联系电话:0718-8465239

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局(监督检查科)

  地        址:湖北省恩施市施州大道58号邮政大楼4楼

  联   系   人:余进

  电话(传真):0718-8243633

招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2015 年10月 28日

【网站地图】【sitemap】