万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州粮油储备有限公司2022年1-3号仓准低温改造项目成交结果公告

招标编号:ESTXZB2022-042
  • 2022-11-15
  • 0
  • 字体

一、中标人信息:

标段(包)[001] 恩施州粮油储备有限公司2022年1-3号仓准低温改造项目:

中标人:湖北昊胜兴建设有限公司      中标价格:67.35万元

二、其他:

1、评审专家名单:张秀娟、汪选宇、李丽亚

2、评审时间:2022-11-15

3、评审地点:万利官网三楼开标室(恩施市金桂大道花果山小区面对圣第安酒店左转100米处)

4、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。。。。。

三、监督部门:

本招标项目的监督部门为恩施州粮油储备有限公司纪检监察室。。。。。

四、联系方式

招标人:恩施州粮油储备有限公司

地  址:恩施市龙凤镇小龙潭村闸口组

联系人:邓元兵

电   话:0718-8455388

电子邮件:/

招标代理机构:万利官网

地   址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联 系 人:唐女士

电   话:0718-8277616

电子邮件:33260314@qq.com


【网站地图】【sitemap】