万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

湖北民族大学临床医学院实习实践设备(第二批)采购项目 成交结果公告

项目编号 ESTXZB2022-027(D2022027)
  • 2022-08-15
  • 0
  • 字体

一、项目编号

ESTXZB2022-027(D2022027)

二、采购计划备案号

420000-2022-10907

三、项目名称

湖北民族大学临床医学院实习实践设备(第二批)采购项目

四、中标(成交)信息

供应商名称:恩施州力康科贸有限公司

供应商地址:湖北省恩施市航空路1号(施州雅苑)B幢603

中标(成交)金额:44.2万元)

货物类

名称:麻醉机

品牌(如有):深圳迈瑞

规格型号:WATOEX-55Pro

数量:1台

单价:元

货物类

名称:实时荧光定量PCR仪

品牌(如有):上海宏石

规格型号:SLAN-96S

数量:1台

单价:元

五、评审专家名单

陈朴、刘常军、任添翼

六、评审信息

1、评审时间:2022-08-10

2、评审地点:湖北民族大学行政楼5楼525室

七、代理服务收费标准及金额:

1、代理服务收费标准:参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》【2002】1980号文及国家发展计划委员会计价格【2011】534号文规定标准的70%

2、收费金额: 0.4641万元)

八、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。。。。。。

九、其他补充事宜

供应商对成交结果有异议的,,,,,, ,可在成交结果公告发布之日起七个工作日内,,,,,, ,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,,,,, ,逾期将不再受理。。。。。。

十、凡对本次公告内容提出询问,,,,,, ,请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称:湖北民族大学

地 址:湖北省恩施市学院路39号

联系方式:李老师0718-8437996

2、采购代理机构信息

名 称:万利官网

地 址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号  

联系方式:谢青0718-8277616

3、项目联系方式

项目联系人:谢青

电 话:0718-8277616


【网站地图】【sitemap】