万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施市中心医院部分辅助性岗位劳务外包服务 成交结果公告

项目编号 ESTXZB2022-021
  • 2022-07-08
  • 0
  • 字体

一、项目编号

ESTXZB2022-021

二、采购计划备案号

ZFFSCG-2022-95-00010

三、项目名称

恩施市中心医院部分辅助性岗位劳务外包服务

四、中标(成交)信息

供应商名称:武汉锦益物业管理有限公司

供应商地址:武昌区中南路街武珞路230号绿洲广场B座5层B-3室2号

中标(成交)金额:149.532万元

服务类

名称:恩施市中心医院部分辅助性岗位劳务外包服务

服务范围:详见磋商响应文件

服务要求:详见磋商响应文件

服务时间:详见磋商响应文件

服务标准:详见磋商响应文件

五、评审专家名单:

吴刚、黄桃、陈春艳

六、评审信息:

1、评审时间:2022-07-08

2、评审地点:万利官网三楼评标室(恩施市金桂大道花果山小区面对圣第安酒店左转100米处)

七、代理服务收费标准及金额:

本项目代理服务收费标准:按计价格【2002】1980号文标准70%

本项目代理费总金额:1.327万元(人民币)

八、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。。 。。。

九、其他补充事宜

供应商对成交结果有异议的,,,,,可在成交结果公告发布之日起七个工作日内,,,,,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,,,,逾期将不再受理。。 。。。

十、凡对本交公告内容提出询问,,,,,请按以下方式联系。。 。。。

1.采购人信息

名称:恩施市中心医院

地址:恩施市航空路234号

联系方式:0718-8238532

2.采购代理机构信息

名称:万利官网

地址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联系方式:0718-8277616

3.项目联系方式

项目联系人:谢青

电话:0718-8277616


【网站地图】【sitemap】