万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施高新区188亩工业厂房项目(EPC) 施工阶段全过程工程造价控制服务中标结果公告

编号:ESZZ-202206FJ-001001001
  • 2022-07-12
  • 0
  • 字体

恩施高新区188亩工业厂房项目(EPC)施工阶段全过程造价控制服务于2022年07月07日在恩施州电子招标投标交易平台(网址:http://www.eszggzy.cn/)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)、(媒介名称)上发布了评标结果公示,,,,, ,公示期为2022年07月07日至2022年07月09日。。。。 。 。 。。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人

中标价(%)

合同估算价(元)

其他

华春建设工程项目管理有限责任公司

34.8

1600000.00

/

招标人:恩施融智产业园有限公司

地址:湖北省恩施市舞阳街道金龙大道企业服务中心

邮编:445000

联系人:赵女士

电话: 0718-8209016

招标代理机构:万利官网

地址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

邮编:445000

联系人:谢青

电话:0718-8277616

综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局

电话:0718-8243811

其他内容:无。。。。 。 。 。。


【网站地图】【sitemap】