万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州粮食应急保障中心项目招标评标结果公示

电子交易系统招标编号:ESZZ-202201FJ-004001001
  • 2022-02-14
  • 0
  • 字体

一、招标概况

   恩施州粮食应急保障中心项目于2022年01月21日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告 ,,,,,2022年02月11日在恩施州开标室1(201)开标 ,,,,,并于2022年02月12日完成评标工作 。 。。 。。。根据评标委员会提交的评标报告 ,,,,,恩施州粮油储备有限公司已经确认评标结果 ,,,,,现进行评标结果公示 。 。。 。。。

二、评标结果

中标候选人

名称

荣锦建设工程集团有限公司

中建建工建设有限公司

湖北鄂武建设工程有限公司

恩施自治州翔宇建设工程有限公司

恩施州晋晟建设工程有限责任公司

投标报价(元)

38238940.94

37856829.00

37602402.68

38218133.99

38218032.05

质量(如有)

合格

合格

合格

合格

合格

工期(日历天)

240

240

240

240

240

项目负责人(如有)

姓名

雷勇

张荣英

卢业冲

刘文明

刘修云

证书

名称

建筑工程一级建造师注册证

建筑工程二级建造师注册证

建筑工程一级建造师注册证

建筑工程一级建造师注册证

建筑工程二级建造师注册证

证书

编号

1422019202003959

242181987961

鄂1422019202002943

鄂1422005200800026

鄂242101116531

投标文件中的资格审查资料(资格能力条件)

见本公示下方附件(如有)

三、评标情况

评标情况资料

见本公示下方附件

四、公示时间:公示期为 2022年02月15日至 2022年02月17日(北京时间) 。 。。 。。。

五、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的 ,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出 ,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复 。 。。 。。。作出答复前 ,,,,,将暂停招标投标活动 。 。。 。。。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的 ,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书 ,,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉 。 。。 。。。

六、联系方式:                             

1.招标人:恩施州粮油储备有限公司

地址:恩施市龙凤镇小龙潭村闸口组

联系人:邓元兵

电话(传真): 15671517748

2.招标代理机构:万利官网

地址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联系人:谢青

电话(传真):0718-8277616

3.行业主管部门:恩施市住房和城乡建设局

地址:湖北省恩施市大桥路60号

联系处室:龚先生

  电话(传真):0718-8465612

4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局

地址:恩施市金桂大道98号市民之家7楼

联系人:监督检查科

电话(传真):0718-8243811

备注说明:/

 

招标人/招标代理机构:万利官网(盖单位章)

相关附件(如有)

2022年02月14日


【网站地图】【sitemap】