万利官网

招标代理

AGENT

政策法规 招标公告 中标公告

恩施市中心医院医技综合楼DSA机房建设工程项目成交结果公告

项目编号 ESTXZB2021-043

2021-10-201

一、项目编号

ESTXZB2021-043

二、采购计划备案号

ZFJZCG-2021-95-00012

三、项目名称

恩施市中心医院医技综合楼DSA机房建设工程项目

四、中标(成交)信息

供应商名称:恩施州嘉宇建设工程有限责任公司

供应商地址:湖北省恩施市舞阳坝办事处金子坝村翔宇建设小区综合楼1单元701室

中标(成交)金额:39.1066(万元)

工程类

名称:恩施市中心医院医技综合楼DSA机房建设工程项目

施工范围:具体详见工程量清单

施工工期:合同签订后60个日历天

项目经理:杨发宇

执业证书信息:鄂242182007716

五、评审专家名单

宋秀虎,冯万兵,张先忠

六、评标信息

1.评审时间:2021-10-20

2.评审地点:万利官网三楼会议室

七、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:按计价格【2002】1980号文标准70%

2、收费金额:0.3(万元)

八、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。。。。。。 。。

九、其他补充事宜

/

十、凡对本交公告内容提出询问,, ,,,,,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:恩施市中心医院

地址:恩施市航空大道234号

联系方式:0718-8238532

2.采购代理机构信息

名称:万利官网

地址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联系方式:0718-8277616

3.项目联系方式

项目联系人:唐女士

电话:0718-8277616


1
【网站地图】【sitemap】