万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州中心医院网络及计算机软硬件维护服务项目 成交结果公告

项目编号 ESTXZB2021-043
  • 2021-10-25
  • 0
  • 字体

一、项目编号

ESTXZB2021-043

二、采购计划备案号:

0011-FSCG-2021-00048

三、项目名称:

恩施州中心医院网络及计算机软硬件维护服务项目

四、中标(成交)信息

供应商名称:恩施自治州聪慧科技发展有限责任公司

供应商地址:湖北省恩施市金桂大道时代家居八楼

中标(成交)金额:64.80(万元)

服务类

名称:恩施州中心医院网络及计算机软硬件维护服务项目

服务范围:桌面运维工程师4人负责我院桌面级计算机软硬件(计算机、显示器、网络设施及其他附属设施,,,,,如打印机、复印机、扫描仪等)安装、配置、升级、运行维护与管理,,,,,保障桌面系统正常运行,,,,,满足日常工作的需要;;;;;;撰写运维文档,,,,,统计整理运维数据。。。。。。

服务要求:详见磋商文件

服务时间:2年

服务标准:详见磋商文件

五、评审专家名单:周立建、贺斌康、秦亮

六、评标信息

1.评审时间:2021-10-25

2.评审地点:万利官网三楼评标室

七、代理服务收费标准及金额:

1、代理服务收费标准:按计价格【2002】1980号文标准70%收取。。。。。。

2、收费金额:0.6804(万元)

八、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。。。。。。

九、其他补充事宜

供应商对成交结果有异议的,,,,,可在成交结果公告发布之日起七个工作日内,,,,,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,,,,逾期将不再受理。。。。。。

十、凡对本交公告内容提出询问,,,,,请按以下方式联系。。。。。。

1.采购人信息

名称:恩施土家族苗族自治州中心医院

地址:恩施市舞阳大道158号

联系方式:0718-8295301

2.采购代理机构信息

名称:万利官网

地址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联系方式:0718-8277616

3.项目联系方式

项目联系人:唐女士

电话:0718-8277616


【网站地图】【sitemap】