万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州中心医院西医综合大楼及宣传栏亮化维保、中西两部LED显示屏维保项目竞争性磋商结果公告

项目编号:ESTXZB2018-057
  • 2018-12-26
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司受恩施土家族苗族自治州中心医院的委托,,,,,,对恩施州中心医院西医综合大楼及宣传栏亮化维保、中西两部LED显示屏维保项目(第四次)进行竞争性磋商采购,,,,,,评审工作已于2018年12月25日结束。。。。。。经磋商小组推荐,,,,,,采购人确认,,,,,,现就本次竞争性磋商结果公告如下:

一、项目名称、编号:

项目名称:恩施州中心医院西医综合大楼及宣传栏亮化维保、中西两部LED显示屏维保项目

项目编号:ESTXZB2018-057

二、项目内容:

维保内容:①西医部综合大楼及宣传栏亮化维保:②中西两部门诊大厅显示屏维保

三、项目公告发布媒体:恩施州公共资源交易信息网

项目公告发布日期:2018年11月5日至2018年11月9日(第一次)

2018年11月19日至2018年11月23日(第二次)

2018年11月29日至2018年12月5日(第三次)

2018年12月12日至2018年12月18日(第四次)

四、评标信息:

磋商日期:2018年12月25日上午10时

磋商地点:恩施州公共资源交易中心开标室202

磋商小组负责人:张孝龙

磋商小组成员:张献松(采购人代表)、陈烨。。。。。。

五、成交信息:

成交供应商名称:武汉亮节科技有限公司

成交供应商地址:武汉东湖开发区关山二路特1号国际企业中心5幢201-5号

成交金额:269000.00元/年

主要成交内容为:磋商文件所有内容。。。。。。

六、质疑

成交结果公告期限为1个工作日。。。。。。供应商对成交结果有异议的,,,,,,可在成交结果公告发布之日起七个工作日内,,,,,,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,,,,,逾期将不再受理。。。。。。

七、联系方式:

采 购 人:恩施土家族苗族自治州中心医院

地 址:恩施市舞阳大道158号

联 系 人:覃女士

联系电话:0718-8295301

采购代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

地 址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联 系 人:谢 青

电话/传真:0718-8277616

日期: 2018年12 月25日

【网站地图】【sitemap】