万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

民大医院塑料制品采购项目中标结果公告

项目编号:ESTXZB2018-001
  • 2018-02-01
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司湖北民族学院附属民大医院的委托,,, ,,,,,对民大医院塑料制品采购项目进行公开招标采购,,, ,,,,,评标工作已于2018年2月1日结束 。。。。。 。。 。经评标委员会评审推荐,,, ,,,,,采购人确认,,, ,,,,,现就本次采购的中标结果公告如下:

一、项目名称、编号:

项目名称:民大医院塑料制品采购项目

项目编号:ESTXZB2018-001

二、项目内容:

序号

名称

单位

 规格(cm)

1

CT塑料袋

48*40

2

门诊药袋(大塑料袋)

42*48

3

门诊药袋(小塑料袋)

28*33

4

塑料袋(大黑)

70*80

5

塑料袋(小黑)

32+5+5*45

6

塑料袋(大黄)

70*80

7

塑料袋(小黄)

22+5+5*42

8

塑料袋(白)

51*54

9

生活垃圾袋(黑)

51*54

10

医疗废物垃圾袋(黄色)

90*110cm  50个/把

11

自封药袋( 。。。。。 。。 。

见样品

12

医疗废物扎带(带标签)

见样品

13

可回收废物垃圾袋(蓝色)

90*110cm  50个/把

三、项目公告发布媒体:恩施州公共资源交易信息网

项目公告发布日期:2018年1月9日

四、评标信息:

评标日期:2018年2月1日

评标地点:恩施州公共资源交易中心评标室  

评委:黄华珍、易东、胡瑞峰、向恩平、鲁金翠(采购人代表)

五、中标信息:

中标供应商名称:建始县超强塑业有限公司

中标供应商地址:建始县景阳镇马鞍山村七组

中标优惠率:10%

六、质疑

中标结果公告期限为1个工作日 。。。。。 。。 。供应商对成交结果有异议的,,, ,,,,,可在中标公告发布之日起七个工作日内,,, ,,,,,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,, ,,,,,逾期将不再受理 。。。。。 。。 。

七、联系方式:

采购人:湖北民族学院附属民大医院

地 址:恩施市土桥大道五峰山路2号

联系人:李先生

电话: 0718-8301021

采购代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

地        址:恩施市舞阳坝办事处耿家坪村花果山小区B区117号

联   系   人:谢  青

电话(传真):0718-8277616

采购代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

201821

【网站地图】【sitemap】