万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施市中心医院A区和还建房电(扶)梯维保服务及配件采购项目竞争性磋商结果公示

项目编号:ESTXZB2018-003
  • 2018-01-22
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司受恩施市中心医院的委托,,,,,,,依据采购单位提供的采购方式函,,,,,,,对恩施市中心医院A区和还建房电(扶)梯维保服务及配件采购项目以竞争性磋商方式确定供应商,,,,,,,恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司于2018年1月22日组织了竞争性磋商采购活动,,,,,,,现将本次竞争性磋商结果公示如下:

  一、项目名称:恩施市中心医院A区和还建房电(扶)梯维保服务及配件采购项目

  二、项目编号:ESTXZB2018-003

  三、项目公告发布日期:2018年1月8日

  四、项目公告发布媒体:

  湖北省政府采购网(https://www.ccgp-hubei.gov.cn/)

  恩施市公共资源交易信息网(https://es.eszggzy.cn/esweb/)

  五、磋商日期:2018年1月22日上午

  六、磋商地点:恩施市金桂大道98号市民之家四楼413室

  七、磋商小组成员:陈光明(采购人代表)、薛华、曾召全

  监督人:康乐(恩施市中心医院采购办公室)

  八、成交信息:

  成交供应商名称:恩施州快速电梯工程有限公司

  成交金额:叁拾肆万贰仟元整(¥342000.00元)

  九、公示期:三日历天

  十、质疑:

  供应商对成交结果有异议的,,,,,,,可在成交公告发布之日起七个工作日内,,,,,,,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,,,,,,逾期将不再受理。。。。。 。。。

  十、联系方式:

  代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地    址:恩施市舞阳办事处耿家坪村花果山小区B区117号

  联 系 人:谢青

  联系电话:0718-8277616

  采 购 人:恩施市中心医院

  地    址:恩施市航空大道234号

  联 系 人:康女士

  联系电话:13277553553

恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2018年1月22日

【网站地图】【sitemap】