万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施腾龙洞大峡谷国家地质公园博物馆项目中标候选人公示

项目编号:ESTXZB2017-015
  • 2017-06-01
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体
一、招标概况
       恩施腾龙洞大峡谷国家地质公园博物馆项目于2017.05.11.日在恩施州 公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书 ,,,,,,,项目投资预算约1617.432201 万元 ,,,,,,,2017.05.31日在恩施州 公共资源交易中心开标 ,,,,,,,并于2017.05.31完成评标工作。。。。 。。根据评标委员会提交的评标报告 ,,,,,,,恩施腾龙洞大峡谷国家地质公园博物馆项目已经确认评标结果 ,,,,,,,现进行评标结果公示。。。。 。。
         
二、评标结果
ESZGGZY2017040107-00002
  
名次
第一名
第二名
第三名
  
中标候选人名称
北京城建长城建筑装饰工程有限公司
湖北鼎元建筑装饰工程有限公司
    
投标报价(元)
15709049.88
15709080.92
    
质量目标(如有)
合格
合格
    
工期
120
120
    
投标人资质证书(如有)
D211007578
D242002404
    
投标人安全生产许可证(如有)
(京) JZ安许证字【2017】011554
(鄂)JZ安许证字【2005】000453
    
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有)
项目经理: 赵宇 执业资格:一级建造师专业: 建筑工程注册编号:京111111120050
项目经理: 赵秋莲 执业资格:一级建造师 专业: 建筑工程注册编号:鄂142060800364
    
类似项目业绩信息
丽江玉龙雪山冰川国家地质公园博物馆建设项目布展工程
广西桂平国家地质公园博物馆布展工程
    
获奖信息
/
/
    
其它
/
/
    
 
三、公示时间

公示期为2017.05.31至2017.06.05(北京时间)。。。。 。。
 
                 
四、异议与投诉
      投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的 ,,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出 ,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。。。 。。作出答复前 ,,,,,,,将暂停招标投标活动。。。。 。。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的 ,,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书 ,,,,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。。。 。。
                 
五、联系方式:
1.招 标 人:恩施州国土资源局
地址:恩施市施州大道123号
联系人:文先生
电话(传真):0718-8456635
                 
2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司
地址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室
联系人:谢 青
电话(传真):0718-8277616
                 
3.行业主管部门:恩施州住房和城乡建设委员会
地址:恩施市金龙大道中段东侧
联系处室:冯科长
电话(传真):0718-8463034
                 
4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局
地址:恩施市金龙大道中段东侧
联系处室:周科长
电话(传真):0718-8243811

【网站地图】【sitemap】