万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州中心医院“互联网+”智慧医疗与协同办公系统项目 成交结果公示

项目编号:ESTXZB2017-027
  • 2017-05-27
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司受恩施州中心医院的委托,,,,,,,,对恩施州中心医院“互联网+”智慧医疗与协同办公系统项目进行公开招标采购,,,,,,,,评标工作已于2017年5月24日结束。。。。 。经评标委员会评审推荐,,,,,,,,采购人确认,,,,,,,,现就本次采购的成交结果公示如下:

  一、项目名称、编号:

  项目名称:恩施州中心医院“互联网+”智慧医疗与协同办公系统项目

  项目编号:ESTXZB2017-027

  二、项目内容:

  采购内容:该项目为遴选合作银行,,,,,,,,包括互联网+智慧医疗与协同办公系统(OA平台)两个内容。。。。 。项目建设遵循“整体规划、稳步实施、便捷高效、安全可靠”的原则,,,,,,,,共同探索“高起点、高谋划、高技术并切实可行”的银医合作新模式。。。。 。

  三、项目公告发布媒体:恩施州公共资源交易信息网

  项目公告发布日期:2017年4月27日

  四、评标信息:

  评标日期:2017年5月24日

  评标地点:恩施州公共资源交易中心评标室(五)

  评委:谭宪、罗祖恩 、宋发芝、张羽琴、覃雯(采购人代表)

  五、中标信息:

  中标供应商名称:中国工商银行股份有限公司恩施分行

  中标供应商地址:湖北省恩施市施州大道30号

  中标金额: 贰佰叁拾万元整(¥2300000.00元)

  主要中标内容为:包括互联网+智慧医疗与协同办公系统(OA平台)两个内容。。。。 。

  六、质疑

  成交结果公告期限为三个工作日。。。。 。供应商对成交结果有异议的,,,,,,,,可在成交公告发布之日起七个工作日内,,,,,,,,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,,,,,,,,逾期将不再受理。。。。 。

  七、联系方式:

  采 购 人:恩施州中心医院

  地 址:恩施市舞阳大道158号

  联系人: 覃女士

  电话: 0718-8295301

  采购代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地 址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联 系 人:谢 青

  电话(传真):0718-8277616

采购代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2017年5月27日

【网站地图】【sitemap】