万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州中心医院新区医疗中心建设工程(一期)中央空调安装工程 评标结果

招标编号:ESTXZB2016-094
  • 2017-04-26
  • 万利官网监理
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体

  一、招标概况

  建设地点:恩施经济开发区东区(金龙大道西侧,,,,,,,,规划十号路南侧);;;;;;;建设规模:框架结构,,,,,,,,地上15层,,,,,,,,地下1层,,,,,,,,建筑总面积46878.6平方米;;;;;;;工期:180日历天;;;;;;;招标范围:工程量清单全部内容;;;;;;;控制价上限:683.981021万元。。 。。 。。

  恩施州中心医院新区医疗中心建设工程(一期)中央空调安装工程于 2017 年1月4日至2017年1月10日在恩施州公共资源交易中心发布资格预审公告,,,,,,,,因第一次招标失败,,,,,,,,于2017年3月29日至2017年4月5日发布第二次招标公告,,,,,,,, 2017年4月25日在恩施州公共资源交易中心开标大厅开标,,,,,,,,并于2017年 4月25日完成评标工作。。 。。 。。根据评标委员会提交的评标报告,,,,,,,,恩施州中心医院已经确认评标结果,,,,,,,,现进行评标结果公示。。 。。 。。

  二、评标结果

C 



中标候选人名称

武汉宝吉建设工程安装有限公司

中船重工(武汉)凌久高科有限公司

投标报价(万元)

676.426867

676.432874

质量目标(如有)

合格

合格

工期(日历天)

180

180

投标人资质证书(如有)

建筑机电安装工程专业承包壹级 证书编号:D242003746

建筑机电安装工程专业承包叁级

证书编号:D242057164

投标人安全生产

许可证(如有)

(鄂)JZ安许证字【2016013680

(鄂)JZ安许证字【2016003528

拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有)

项目经理:周乃柏

执业资格: 一级建造师

专业:机电工程

注册编号:鄂142141414776

项目经理:黄健

执业资格:一级建造师

专业:机电工程

注册编号:鄂142101007809

类似项目业绩信息

神农书院中央空调设备采购及安装工程

长庆石油勘探局矿区事业部燕鸽湖基地中央空调系统工程

获奖信息

/

/

其它

/

/

  三、公示时间:公示期为 2017年4月26日10:00时至 2017年5月2日 17:30 时(北京时间)。。 。。 。。

  四、异议与投诉

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,,,,,,,,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。。 。。 。。作出答复前,,,,,,,,将暂停招标投标活动。。 。。 。。

  投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,,,,,,,,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,,,,,,,,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。。 。。 。。

  五、联系方式:

  1.招 标 人:恩施自治州中心医院

  地址:恩施市舞阳大道158号

  联系人:覃女士

  电话:0718-8295301

  2.招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

  地址:恩施市施州大道153号滨江花园小区亲水华府A座四楼3A05室

  联系人:谢 青

  电话:0718-8277616

  3.行政主管部门:恩施州住房和城乡建设委员会

  地址:恩施市金龙大道中段东侧

  联系人:顾科长

  电话:0718-8463034

  4.公共资源交易综合监管机构:恩施州公共资源交易监督管理局

  地址:恩施市金龙大道中段东侧

  联系人: 周 斌

  电话:0718-8243811

招标代理机构:恩施自治州万利官网工程建设监理咨询有限责任公司

2017年4月26日

【网站地图】【sitemap】