万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州文化中心会议中心室内装修工程中标公示

  • 2013-03-26
  • 恩施州综合招投标中心
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体
  恩施州文化中心会议中心室内装修工程于2013年3月25日上午在恩施州综合招标投标(政府采购)交易中心开标。。。。。 。经评标委员会评审,,,,, ,,,推荐中标候选人如下:
  第一中标候选人:
  汕头市美高装修有限公司
  项目经理: 邱育强
  投标报价:12359413.21元
  第二中标候选人:
  湖北创威建筑装饰工程有限公司
  项目经理: 颜志
  投标报价: 12359694.35元
  开始时间:2013-3-25            截止时间:2013-3-30
 。。。。。 。ü酒5天)
恩施州综合招投标(政府采购)交易中心
2013年3月25日
【网站地图】【sitemap】