万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

恩施州建设服务中心暨人防指挥中心消防设施工程中标公示

  • 2013-07-09
  • 恩施州综合招投标中心
  • 万利官网监理
  • 0
  • 字体
  恩施州建设服务中心暨人防指挥中心消防设施工程于2013年7月8日上午在恩施州综合招标投标(政府采购)交易中心开标。。。。。经评标委员会评审 , ,,,,, ,推荐中标候选人如下:
  第一中标候选人:
  武汉中原之星智能科技有限责任公司
  项目经理:乐清
  投标报价:5542706.42元
  开始时间:2013-7-8                截止时间:2013-7-13
  !。。。ü酒5天)
恩施州综合招投标(政府采购)交易中心
2013年7月8日
【网站地图】【sitemap】