万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

2019年5月开始实施的工程建设标准

  • 2019-05-09
  • 0
  • 字体

序号

标准编号

标准名称

发布日期

实施日期

国家标准

1

GB50437-2007(局部修订)

城镇老年人设施规划规范

2018/12/27

2019/5/1

2

GB/T51339-2018

非煤矿山采矿术语标准

2018/11/8

2019/5/1

3

GB51302-2018

架空绝缘配电线路设计标准

2018/11/8

2019/5/1

4

GB/T51338-2018

分布式电源并网工程调试与验收标准

2018/11/8

2019/5/1

5

GB50168-2018

电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

2018/11/8

2019/5/1

6

GB50170-2018

电气装置安装工程 旋转电机施工及验收标准

2018/11/8

2019/5/1

7

GB/T51340-2018

核电站钢板混凝土结构技术标准

2018/11/8

2019/5/1

行业标准

1

CJJ/T288-2018

城市轨道交通架空接触网技术标准

2018/12/27

2019/5/1

2

JGJ/T467-2018

装配式整体卫生间应用技术标准

2018/12/27

2019/5/1

3

CJJ/T289-2018

城市轨道交通隧道结构养护技术标准

2018/12/18

2019/5/1

4

JGJ/T440-2018

住宅新风系统技术标准

2018/12/18

2019/5/1

5

CJJ274-2018

城镇环境卫生设施除臭技术标准

2018/12/18

2019/5/1

6

JGJ/T443-2018

再生混凝土结构技术标准

2018/12/18

2019/5/1

7

JGJ/T447-2018

烧结保温砌块应用技术标准

2018/12/18

2019/5/1

产品标准

1

CJ/T533-2018

城市轨道交通车辆车体技术条件

2018/11/16

2019/5/1

2

CJ/T111-2018

卡套式铜制管接头

2018/11/16

2019/5/1

3

CJ/T110-2018

承插式管接头

2018/11/16

2019/5/1

4

CJ/T24-2018

园林绿化木本苗

2018/11/16

2019/5/1

5

CJ/T179-2018

自力式流量控制阀

2018/11/16

2019/5/1

6

CJ/T25-2018

供热用手动流量调节阀

2018/11/16

2019/5/1

7

JG/T547-2018

风光互补路灯装置

2018/11/16

2019/5/1


【网站地图】【sitemap】