万利官网

  • 万利官网(中国)唯一官方网站
  • 万利官网(中国)唯一官方网站

2019年1月开始实施的工程建设标准

  • 2019-05-05
  • 0
  • 字体

2019年1月开始实施的工程建设标准

序号

标准编号

标准名称

发布日期

实施日期

1

JGJ432-2018

建筑工程逆作法技术标准

2018/9/12

2019/1/1

2

JGJ/T421-2018

冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准

2018/9/12

2019/1/1

3

JGJ/T436-2018

住宅建筑室内装修污染控制技术标准

2018/9/12

2019/1/1

4

JGJ446-2018

监狱建筑设计标准

2018/9/12

2019/1/1

5

JGJ/T428-2018

弱电工职业技能标准

2018/9/12

2019/1/1


【网站地图】【sitemap】